%
% The Hotspin 2 Instrument
% ===========================================================================
% This is part of the diploma thesis "The Hotspin 2 Instrument".
% (c) Michael Wack 2005,2006
%

\chapter{Verzeichnis der Datenblätter und Betriebsanleitungen}
\label{cha:doku}

Die hier aufgeführten Dokumente finden sich auf der beiliegenden CD-ROM.

% Zeilenabstand in den Tabellen vergrößern
\renewcommand{\arraystretch}{2}

\begin{longtable}[h]{p{2cm}p{10cm}p{3cm}}
		%Typ & Funktion & Datenblatt\\
		%\hline
		$[$78XX$]$ & POSITIVE VOLTAGE REGULATORS & 78XX.pdf \\
		$[$79XX$]$ & NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS & 79XX.pdf \\
		$[$CERMET$]$ & 248 \& 249 Conductive Plastic \& Cermet Potentiometers & CERMET.pdf \\
		$[$HED261$]$ & 8 DIGIT COUNTER WITH HIGH/LOW SPEED COUNT INPUTS AND OPTIONAL BACKLIGHTING & HED261.pdf \\
		$[$INA126$]$ & MicroPOWER INSTRUMENTATION AMPLIFIER Single and Dual Versions & INA126.pdf \\
		$[$LTC1062$]$ & 5th Order Lowpass Filter & LTC1062.pdf \\
		$[$MAX280$]$ & 5th Order, Zero DC Error, Lowpass Filter & MAX280.pdf \\
		$[$PC900$]$ & Digital Output Type OPIC Photocoupler & PC900.pdf\\
		$[$TL072$]$ & LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS & TL072.pdf \\
		\caption{Verzeichnis der verwendeten Datenblätter}
\end{longtable}

\begin{longtable}[h]{p{2cm}p{10cm}p{3cm}}
		%Typ & Funktion & Datenblatt\\
		%\hline
		$[$2000CH$]$ & Series 2000 Communications Handbook & 2000CH.pdf\\
		$[$2216e$]$ & Temperaturregler Modell 2216e, Bedienungsanleitung & 2216e.pdf\\
		$[$C8051F35$]$ & C8051F350/1/2/3, Handbook & C8051F35.pdf\\
		$[$MAG03$]$ & OPERATION MANUAL FOR Mag-03 RANGE OF THREE AXIS MAGNETIC FIELD SENSORS & MAG03.pdf\\
	\caption{Verzeichnis der verwendeten Betriebsanleitungen}
\end{longtable}
%
% EOF
%
